 -1.305461961E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.463200E+00  dx in pixels
 -2.832690E+01  dy in pixels
      1.013403  scalx
      1.022579  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
