 -1.044877961E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.737488E+00  dx in pixels
 -3.003912E+01  dy in pixels
      1.011264  scalx
      1.024108  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
