 -1.318613813E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.891200E+00  dx in pixels
 -2.931030E+01  dy in pixels
      1.014773  scalx
      1.022232  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
