 -1.049340813E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.567172E+00  dx in pixels
 -3.235007E+01  dy in pixels
      1.013401  scalx
      1.023145  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
