 -1.278219146E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.590500E+00  dx in pixels
 -2.811250E+01  dy in pixels
      1.017531  scalx
      1.018694  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
