 -1.290177002E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.729400E+00  dx in pixels
 -2.963320E+01  dy in pixels
      1.016560  scalx
      1.020352  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
