 -1.017299702E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.537441E+00  dx in pixels
 -3.211798E+01  dy in pixels
      1.014311  scalx
      1.022068  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
