 -1.282182150E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.273100E+00  dx in pixels
 -2.802580E+01  dy in pixels
      1.016084  scalx
      1.023655  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
