 -1.048513250E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.763123E+00  dx in pixels
 -3.001391E+01  dy in pixels
      1.014409  scalx
      1.024402  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
