 -1.321419264E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.270800E+00  dx in pixels
 -2.683680E+01  dy in pixels
      1.014770  scalx
      1.021732  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
