 -1.015292164E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.097172E+01  dx in pixels
 -3.193526E+01  dy in pixels
      1.013066  scalx
      1.022753  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
