 -1.356112921E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.041600E+00  dx in pixels
 -2.513740E+01  dy in pixels
      1.014444  scalx
      1.023013  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
