 -1.317960190E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.794300E+00  dx in pixels
 -2.820870E+01  dy in pixels
      1.018619  scalx
      1.018824  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
