 -1.352124420E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.807500E+00  dx in pixels
 -2.885860E+01  dy in pixels
      1.015203  scalx
      1.022615  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
