 -1.350502053E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.681500E+00  dx in pixels
 -2.988160E+01  dy in pixels
      1.015645  scalx
      1.022244  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
