 -1.070468453E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.882648E+00  dx in pixels
 -3.208448E+01  dy in pixels
      1.013754  scalx
      1.023360  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
