 -1.325363857E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.702280E+01  dx in pixels
 -3.310570E+01  dy in pixels
      1.016450  scalx
      1.020598  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
