 -1.145526857E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.079000E+00  dx in pixels
 -2.893635E+01  dy in pixels
      1.014158  scalx
      1.021867  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
