 -1.327497946E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.387520E+01  dx in pixels
 -3.263420E+01  dy in pixels
      1.016874  scalx
      1.020527  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
