 -1.116942546E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.548353E+00  dx in pixels
 -2.991404E+01  dy in pixels
      1.014510  scalx
      1.021817  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
