 -1.374565301E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.065100E+00  dx in pixels
 -2.777150E+01  dy in pixels
      1.016127  scalx
      1.021743  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
