 -1.374365361E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.318400E+00  dx in pixels
 -2.870140E+01  dy in pixels
      1.016095  scalx
      1.021650  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
