 -1.370997519E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.797400E+00  dx in pixels
 -2.940420E+01  dy in pixels
      1.016120  scalx
      1.021742  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
