 -1.372207088E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.441600E+00  dx in pixels
 -2.950850E+01  dy in pixels
      1.016276  scalx
      1.021561  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
