 -1.345637306E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.193800E+00  dx in pixels
 -3.162050E+01  dy in pixels
      1.017756  scalx
      1.020309  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
