 -1.038417307E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.148449E+00  dx in pixels
 -3.237174E+01  dy in pixels
      1.014015  scalx
      1.021615  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
