 -1.338314617E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.156600E+00  dx in pixels
 -3.216100E+01  dy in pixels
      1.017776  scalx
      1.019826  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
