 -1.025525717E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.012280E+00  dx in pixels
 -3.216267E+01  dy in pixels
      1.015271  scalx
      1.021240  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
