 -1.336021183E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.812400E+00  dx in pixels
 -3.174900E+01  dy in pixels
      1.017908  scalx
      1.019458  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
