 -1.311829773E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.768090E+01  dx in pixels
 -3.332340E+01  dy in pixels
      1.016107  scalx
      1.020153  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
