 -1.411594941E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.226800E+00  dx in pixels
 -3.106930E+01  dy in pixels
      1.014320  scalx
      1.023555  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
