 -1.110538497E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.963213E+00  dx in pixels
 -3.233989E+01  dy in pixels
      1.014189  scalx
      1.023265  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
