 -1.368774416E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.013080E+01  dx in pixels
 -3.124950E+01  dy in pixels
      1.014371  scalx
      1.024295  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
