 -1.371481000E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.661000E+00  dx in pixels
 -3.134840E+01  dy in pixels
      1.016396  scalx
      1.021600  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
