 -1.319825121E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.431945E+01  dx in pixels
 -1.723770E+01  dy in pixels
      1.011016  scalx
      1.015812  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
