 -1.377178096E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.135700E+00  dx in pixels
 -3.407050E+01  dy in pixels
      1.012847  scalx
      1.024658  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
