 -1.316537882E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.638400E+00  dx in pixels
 -3.234660E+01  dy in pixels
      1.018501  scalx
      1.019146  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
