 -1.100477847E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.020856E+00  dx in pixels
 -3.133796E+01  dy in pixels
      1.015912  scalx
      1.020504  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
