 -1.312712152E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.670500E+00  dx in pixels
 -3.086750E+01  dy in pixels
      1.018882  scalx
      1.016998  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
