 -1.370465818E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.300900E+00  dx in pixels
 -3.475130E+01  dy in pixels
      1.015517  scalx
      1.021642  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
