 -1.103056118E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.515343E+00  dx in pixels
 -3.450241E+01  dy in pixels
      1.013934  scalx
      1.023183  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
