 -1.385897003E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.384900E+00  dx in pixels
 -3.633720E+01  dy in pixels
      1.015216  scalx
      1.022386  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
