 -1.373345118E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.369600E+00  dx in pixels
 -3.542470E+01  dy in pixels
      1.014728  scalx
      1.022966  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
