 -1.057139018E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.222687E+00  dx in pixels
 -3.614785E+01  dy in pixels
      1.013471  scalx
      1.024287  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
