 -1.388623548E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.846900E+00  dx in pixels
 -3.478390E+01  dy in pixels
      1.016140  scalx
      1.021589  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
