 -9.807212987E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.497721E-01  dx in pixels
 -1.367314E-01  dy in pixels
      1.023902  scale x
      1.023972  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
