 -1.401456089E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.893500E+00  dx in pixels
 -3.660730E+01  dy in pixels
      1.016068  scalx
      1.021194  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
