 -1.126082689E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.739526E-01  dx in pixels
 -3.434523E+01  dy in pixels
      1.014220  scalx
      1.022810  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
