 -1.303366640E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.492500E+00  dx in pixels
  1.504600E+00  dy in pixels
      1.017903  scalx
      1.019386  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
