 -1.292366672E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.160500E+00  dx in pixels
  2.721000E+00  dy in pixels
      1.016444  scalx
      1.019562  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
